Table 5 . Maximum and minimum values of basin characteristics used in the regression analysis, by regions

[--, basin characteristics not used in regression equation]

Contributing drainage Mean area annual (square precipitation Region^1 miles) (inches)

Region 1

Maximum 1,294 201 Minimum 0.15 45.0

Region 2

Maxmimum 3,020 170. Minimum .08 23.0..

Region 3

Maximum 2,198 132.. Minimum .36 42.0.

Region 4

Maximum 2,220 108. Minimum .66 12.0.

Region 5

Maximum 638 .-- Minimum .38 .--

Region 6

Maximum 1,297 116 Minimum .5 10.0

Region 7

Maximum 2,228 .-- Minimum .21 .--.

Region 8

Maximum 689 .--. Minimum .59 .--.

Region 9

Maximum 2,500 40.0. Minimum .54 12.0.

1See figure 1 for location.